LIBRARY

EXPORTS

HGBase_Base64Encode
HGBase_Base64Decode

HGBase_DesEncrypt
HGBase_DesDecrypt

HGBase_MakeMd5
HGBase_RegisterCrashFunc
HGBase_MakeCrashFile

HGBase_CreateDll
HGBase_DestroyDll
HGBase_GetDllProcAddress

HGBase_CreateEvent
HGBase_DestroyEvent
HGBase_WaitEvent
HGBase_WaitEventTimeout
HGBase_SetEvent
HGBase_ResetEvent

HGBase_CreateLock
HGBase_DestroyLock
HGBase_EnterLock
HGBase_LeaveLock

HGBase_OpenThread
HGBase_CloseThread

HGBase_OpenLog
HGBase_CloseLog
HGBase_GetLogFileSize
HGBase_WriteLog

HGBase_CreateNamedPipe
HGBase_DestroyNamedPipe
HGBase_WriteNamedPipe
HGBase_StopWriteNamedPipe
HGBase_OpenNamedPipe
HGBase_CloseNamedPipe
HGBase_ReadNamedPipe
HGBase_StopReadNamedPipe

HGBase_OpenConsole
HGBase_CloseConsole
HGBase_WriteConsole

HGBase_EnableInfo
HGBase_DisableInfo
HGBase_WriteInfo

HGBase_GetLocalTime

HGBase_GetTmpPath
HGBase_GetCurrentDir
HGBase_SetCurrentDir
HGBase_CreateDir
HGBase_DeleteDir
HGBase_DeleteFile
HGBase_GetModuleName
HGBase_GetUuid
HGBase_GetTmpFileName
HGBase_GetConfigPath
HGBase_GetLogFilePath
HGBase_GetDocumentsPath
HGBase_GetProcessName
HGBase_GetFilePath
HGBase_GetFileName
HGBase_GetFilePrefix
HGBase_GetFileSuffix
HGBase_StandardiseFileName

HGBase_SetProfileInt
HGBase_SetProfileString
HGBase_GetProfileInt
HGBase_GetProfileString

HGBase_CreateBuffer
HGBase_CreateBufferFromData
HGBase_CreateBufferWithData
HGBase_CloneBuffer
HGBase_DestroyBuffer
HGBase_GetBufferData
HGBase_GetBufferSize

HGBase_CreateImage
HGBase_CreateImageWithData
HGBase_CreateImageFromData
HGBase_CreateImageFromHBITMAP
HGBase_CreateImageFromDIB
HGBase_CloneImage
HGBase_DestroyImage
HGBase_GetImageData
HGBase_GetImageInfo
HGBase_GetImageROI
HGBase_SetImageROI
HGBase_ResetImageROI
HGBase_GetImageDpi
HGBase_SetImageDpi
HGBase_GetHBITMAPOfImage
HGBase_CreateHBITMAPFromImage
HGBase_CreateDIBFromImage
HGBase_ImageMirror
HGBase_ImageFlip
HGBase_ImageRotateLeft
HGBase_ImageRotateRight
HGBase_ImageRotateLeftMirror
HGBase_ImageRotateRightMirror
HGBase_ImageRotate180
HGBase_ImageGrayscale
HGBase_ReverseImage
HGBase_CopyImage

HGBase_CreateMsgPump
HGBase_DestroyMsgPump
HGBase_RunMsgPump
HGBase_PostPumpMessage
HGBase_ExitMsgPump
