LIBRARY

EXPORTS

HGImgFmt_GetImgFmtType
HGImgFmt_GetImgFmtTypeFromFileName
HGImgFmt_IsMultiImgFmtType
HGImgFmt_LoadImage
HGImgFmt_SaveImage
HGImgFmt_OpenImageReader
HGImgFmt_CloseImageReader
HGImgFmt_GetImagePageCount
HGImgFmt_LoadImageFromReader
HGImgFmt_OpenImageWriter
HGImgFmt_CloseImageWriter
HGImgFmt_SaveImageToWriter

HGImgFmt_CheckJpegFile
HGImgFmt_LoadJpegImage
HGImgFmt_LoadJpegImageFromBuffer
HGImgFmt_SaveJpegImage
HGImgFmt_SaveJpegImageToBuffer

HGImgFmt_CheckBmpFile
HGImgFmt_LoadBmpImage
HGImgFmt_SaveBmpImage

HGImgFmt_CheckPngFile
HGImgFmt_LoadPngImage
HGImgFmt_SavePngImage

HGImgFmt_CheckTiffFile
HGImgFmt_OpenTiffReader
HGImgFmt_CloseTiffReader
HGImgFmt_GetTiffPageCount
HGImgFmt_LoadImageFromTiffReader
HGImgFmt_LoadTiffImage
HGImgFmt_OpenTiffWriter
HGImgFmt_CloseTiffWriter
HGImgFmt_SaveImageToTiffWriter
HGImgFmt_SaveTiffImage

HGImgFmt_CheckPdfFile
HGImgFmt_OpenPdfReader
HGImgFmt_ClosePdfReader
HGImgFmt_GetPdfPageCount
HGImgFmt_GetPdfPageInfo
HGImgFmt_LoadImageFromPdfReader
HGImgFmt_LoadPdfImage
HGImgFmt_OpenPdfImageWriter
HGImgFmt_ClosePdfImageWriter
HGImgFmt_SaveJpegImageToPdfImageWriter
HGImgFmt_SavePdfJpegImage

HGImgFmt_CheckOfdFile
HGImgFmt_OpenOfdReader
HGImgFmt_CloseOfdReader
HGImgFmt_GetOfdPageCount
HGImgFmt_GetOfdPageInfo
HGImgFmt_LoadImageFromOfdReader
HGImgFmt_LoadOfdImage
HGImgFmt_OpenOfdImageWriter
HGImgFmt_CloseOfdImageWriter
HGImgFmt_SaveJpegImageToOfdImageWriter
HGImgFmt_SaveOfdJpegImage
