LIBRARY

EXPORTS

HGTwain_LoadDSM
HGTwain_UnloadDSM
HGTwain_OpenDSM
HGTwain_CloseDSM
HGTwain_GetDSList
HGTwain_GetDefaultDS
HGTwain_SelectDS
HGTwain_GetDSName
HGTwain_OpenDS
HGTwain_CloseDS
HGTwain_SetCapability
HGTwain_GetCapability
HGTwain_EnableDSUIOnly
HGTwain_EnableDS
HGTwain_DisableDS
HGTwain_ImageNativeXfer
HGTwain_EndXfer
HGTwain_Reset
