LIBRARY

EXPORTS

HGImgProc_ResizeImage
HGImgProc_ImageAdjustColors
HGImgProc_ImageAutoCrop
HGImgProc_ImageBlankCheck
HGImgProc_ImageDrawLine
HGImgProc_AddImageWatermark
HGImgProc_ImageBinarization
HGImgProc_ImageFadeBkColor
HGImgProc_ImageDecontamination

HGImgProc_CreateOCRMgr
HGImgProc_DestroyOCRMgr
HGImgProc_ImageOCR
HGImgProc_DestroyOCRRet
HGImgProc_GetOCRRetBlockCount
HGImgProc_GetOCRRetBlockText
HGImgProc_ImageOCRToFile
HGImgProc_ImageTextDirectOCR
HGImgProc_AddToImageOCRList
HGImgProc_ClearImageOCRList
HGImgProc_ImageListOCRToFile
