LIBRARY

EXPORTS

HGLib_LoadImage
HGLib_GetImageData
HGLib_GetImageInfo
HGLib_SaveImage
HGLib_ReleaseImage
HGLib_InitDevice
HGLib_DeinitDevice
HGLib_GetDeviceNameList
HGLib_ReleaseDeviceNameList
HGLib_OpenDevice
HGLib_CloseDevice
HGLib_GetDeviceSN
HGLib_GetDeviceFWVersion
HGLib_SetDeviceParam
HGLib_GetDeviceParamGroupList
HGLib_GetDeviceParam
HGLib_ReleaseDeviceParamGroupList
HGLib_ReleaseDeviceParam
HGLib_ResetDeviceParam
HGLib_DeviceIsPaperOn
HGLib_GetDeviceStatus
HGLib_DeviceRestart
HGLib_DeviceShutDown
HGLib_StartDeviceScan
HGLib_StopDeviceScan
HGLib_StopDeviceScanAsyn