LIBRARY

EXPORTS

HGPdtToolDb_CreateUserMgr
HGPdtToolDb_DestroyUserMgr
HGPdtToolDb_GetUserStatus
HGPdtToolDb_GetUserType
HGPdtToolDb_GetUserName
HGPdtToolDb_RefuseUser
HGPdtToolDb_GetUserList
HGPdtToolDb_ReleaseUserList
HGPdtToolDb_CreateUser
HGPdtToolDb_DestroyUser
HGPdtToolDb_SetPassword
HGPdtToolDb_ModifyPassword
HGPdtToolDb_UploadFile
HGPdtToolDb_DownloadFile
HGPdtToolDb_Export
HGPdtToolDb_GetUserConfig
HGPdtToolDb_SetUserConfig
HGPdtToolDb_OpenDevice
HGPdtToolDb_CloseDevice
HGPdtToolDb_GetDeviceCurrEntry
HGPdtToolDb_SetDeviceCurrEntry
HGPdtToolDb_GetDeviceEntryStatus
HGPdtToolDb_GetDeviceEntryExcepDesc
HGPdtToolDb_SetDeviceEntryStatus
HGPdtToolDb_SetDeviceEntryExcepDesc
HGPdtToolDb_DownloadDeviceEntryImage
HGPdtToolDb_UploadDeviceEntryImage
